InS_StArT
ETHERSPC.COM
1.0
^Insignia Solutions Ethernet ODI Driver,ETHERSPC.COM,IEM
*RIEM(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
